= Architektura i harmonogram prac projektu Harmonia
:toc:
:author: Robert Bendun
:email: robben@st.amu.edu.pl
:revnumber: 1.0.0
:revdate: 2023-11-27
:nofooter:
// Polish translation, courtesy of Łukasz Dziedziul <l.dziedziul@gmail.com> with updates via Matthew Blissett <mblissett@gbif.org>
:appendix-caption: Dodatek
:appendix-refsig: {appendix-caption}
:caution-caption: Uwaga
:chapter-signifier: Rozdział
:chapter-refsig: {chapter-signifier}
:example-caption: Przykład
:figure-caption: Rysunek
:important-caption: Ważne
:last-update-label: Ostatnio zmodyfikowany
ifdef::listing-caption[:listing-caption: Listing]
ifdef::manname-title[:manname-title: Nazwa]
:note-caption: Notka
:part-signifier: Część
:part-refsig: {part-signifier}
ifdef::preface-title[:preface-title: Wstęp]
:section-refsig: Sekcja
:table-caption: Tabela
:tip-caption: Sugestia
:toc-title: Spis treści
:untitled-label: Bez tytułu
:version-label: Wersja
:warning-caption: Ostrzeżenie
// Użyty szablon: https://www.ecs.csun.edu/~rlingard/COMP684/Example2SoftArch.htm#Use-Case%20View

== Historia wersji

[cols="1,2,3,2"]
|===
| Osoba | Data | Zmiany | Wersja

| Robert Bendun | 2023-12-03 | zmieniono "przypadki użycia" na poprawne "skrócone przypadki użycia"; drobne poprawki stylistyczne | 1.0.1
| Robert Bendun | 2023-11-27 | Stworzenie dokumentu | 1.0.0
|===

Stosowane jest https://semver.org/lang/pl/::[wersjonowanie semantyczne] oraz format dat https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8601::[ISO 8601].

== Wstęp

Dokument prezentuje różnorodne omówienie architektury systemu, poprzez omówienie przypadków użycia, logicznych komponentów systemu, funkcjonujących w niej procesów oraz aplikacji w kontekście jej wdrożenia.
Na podstawie zdefiniowanej architektury stworzono harmonogram prac.

== Architektura

=== Widok skróconych przypadków użycia

Zdefiniowano następujące przypadki użycia:

Zarządzanie fragmentu utworu (dodawanie, usuwanie, zmiana nazwy, uruchamianie wykonania)::
Użytkownik ma możliwość dodania, usuwania oraz zmiany nazwy przypisanej utworowi.
Wgrane utwory są zachowywane pomiędzy sesjami używania programu.
Użytkownik może przesłać pliki audio i MIDI i wgrać jako utwory przy użyciu systemowego okienka eksploratora plików.
Wgrane utwory można pobrać na dysk lokalny.
Skróty klawiszowe uruchamiające fragmenty utworu i zarządzanie skrótami::
Skróty klawiszowe są podstawowym mechanizmem uruchamiania fragmentów utworu.
Możliwość ich przypisania powinna być dowolna w ramach możliwości przeglądarki.
Ich wykorzystanie jest dostępne w dowolnym momencie aplikacji, z wykluczeniem edycji skrótów klawiszowych i pól tekstowych.
Dostęp do fragmentów utworów innych węzłów::
Lista znanych przez system węzłów w sieci, umożliwiająca odwiedzenie interfejsu graficznego węzła.
Umożliwia prostą manualną synchronizację poprzez możliwość sklonowania listy fragmentów innego węzła, pobranie pojedyńczych fragmentów lub złączenie własnej listy fragmentów z listą innego węzła.
Identyfikacja własnego adresu::
Umożliwia łatwe umożliwienie dostępu do swojej instancji z innego węzła.
Blokada edycji listy utworów oraz skrótów klawiszowych::
Zagwarantowanie bezpieczeństwa konfiguracji w trakcie występu.
Przypisanie urządzenia wyjściowego do fragmentu utworu::
Różne fragmenty utworu mogą być realizowane na różnych urządzeniach wyjściowych audio/MIDI.

// * synchroniczny start wykonywania fragmentu utworu w 4 możliwych przypadkach:
// ** w zależności od momentu rozpoczęcia utworu:
// *** start w trakcie wykonywania innego fragmentu (system wykonuje fragment i synchronizuje rozpoczęcie nowego fragmentu)
// *** start na samym początku wykonywania utworu (system oczekuje na rozpoczęcie)
// ** w zależności od grupy rozpoczynającej start
// *** grupa obejmuje całą orkiestrę rozpoczyna (wszystkie osoby co chcą rozpocząć rozpoczynają)
// *** podgrupa rozpoczyna, chcąca zachować synchronizację z całą orkiestrą, ale mieć synchronizację w ramach podgrupy

=== Widok logiczny

Zdefiniowano następujące komponenty systemu:

* realizacja interfejsu graficznego w postaci serwera HTTP
** widoki realizowane w postaci funkcji tworzących fragmenty pełnego dokumentu HTML opisującego interfejs graficzny, realizowane przez statyczną konkatenację oraz dynamiczną przy pomocy biblioteki https://htmx.org/[htmx]
*** lista zewnętrznych adresów IP węzła wykonującego aplikację
*** wizualizacja statusu systemu synchronizacji
*** panel zarządzania fragmentami utworu (dodawanie, usuwanie, przypisanie skrótów klawiszowych, zmiana nazwy)
*** widok listy dostępnych urządzeń wyjściowych audio i MIDI
** zachowanie stanu pomiędzy sesjami - zapisywanie każdych zmian i ładowanie stanu przy uruchomieniu aplikacji
* wątek audio wykonujący fragment z użyciem mechanizmu synchronizacji
** realizujący wykonanie utworu w postaci wątku wysyłającego komunikaty do interfejsu wyjściowego MIDI na podstawie linii czasu wyznaczonej przez synchronizację
** czyszczący ustawiony stan na wyjściu MIDI w przypadku zmiany utworu (zatrzymanie odtworzonych nut)
* mechanizm synchronizacji: rozbudowana biblioteka https://github.com/Ableton/link[Ableton/Link]
** bazowa biblioteka Ableton/Link
** nadbudowa w postaci podsystemu realizującego synchronizację wielu grup
* serwer mDNS udostępniający podstawowe informacje o instancji

=== Widok procesu

Widok procesu jest rozbudową widoku logicznego, o wskazanie interakcji pomiędzy wyróżnionymi komponentami systemu.
Zarządzanie stanem jest ważne w Harmonii z uwagi na bycie wielowątkową aplikacją czasu rzeczywistego.

[cols="2,1,1,1,1"]
|===
| Stan | Interfejs graficzny | Wątek audio | Mechanizm synchronizacji | mDNS

| realizowana linia czasowa    | odczyt       | odczyt | odczyt/zapis | -
| start/stop, przydział grup   | odczyt/zapis | -      | odczyt/zapis | -
| lista utworów                | odczyt/zapis | odczyt | -            | -
| plik zrzutu stanu            | odczyt/zapis | -      | -            | -
| lista interfejsów audio/MIDI | odczyt/zapis | odczyt | -            | -
| nazwa instancji              | odczyt/zapis | -      | -            | odczyt
| lista pozostałych instancji  | odczyt       | -      | -            | odczyt/zapis
|===

=== Widok wdrożenia

Wdrożenie składa się z 1 instancji aplikacji Harmonia uruchomionej w ramach 1 węzła oraz możliwych pozostałych węzłów z którymi wykonanie będzie synchronizowane.

Harmonia propaguje swój stan na każdym z interfejsów sieciowych z wykorzystaniem systemu multicast.
Dzięki temu, że każdy węzeł z uruchomioną instancją aplikacji Harmonia ustala i propaguje stan na każdym interfejsie sieciowym,
węzły należące do wielu sieci umożliwiają stworzenie wspólnego stanu synchronizacji dla wszystkich dostępnych sieci.

Interfejs graficzny wyświetlany jest w ramach przeglądarki internetowej wspierającej język JavaScript,
udostępniony w ramach lokalnego serwera Harmonii.
Aplikacja wspiera systemy GNU/Linux, Microsoft Windows oraz macOS.

// TODO: == Wydajność i rozmiar
// TODO: == Jakość

== Harmonogram prac

Harmonogram prac przewiduje dwa możliwe scenariusze, w celu wysokiej szansy zapobieganiu największego ryzyka - problemów z biblioteką Ableton/Link.

Główny:: Pomyślne wykorzystanie rozbudowanej biblioteki Ableton/Link
Alternatywny:: Problem z rozbudową biblioteki Ableton/Link lub problem z implementacją partycypacyjnego startu


[cols="1,2,2"]
|===
| Data | Główny | Alternatywny

| 2023-03 - 2023-07
a|
Realizował prototyp #1, obejmujący użycie biblioteki Ableton/Link.

* Prototyp aplikacji z użyciem natywnego systemu rysowania okienek
* Integracja z biblioteką Ableton/Link w ramach prototypu #1
a| nie dotyczy

| 2023-09 - 2023-10
a|
Rozpoczyna realizację prototypu #2, niezależnego od prototypu #1.
Prototyp #1 został porzucony, a jego potencjał badawczy wykorzystany.

* Prototyp interfejsu graficznego realizujący następujące widoki:
** informacje o węźle (adresy IP, interfejsy audio)
** informacje o synchronizacji
** zarządzanie listą fragmentów utworu
* Zrzuty stanu (zachowanie stanu pomiędzy sesjami)
* Wsparcie fragmentów MIDI: dodawanie, wykonywanie podstawowych instrukcji MIDI, usuwanie
* Wsparcie synchronizacji: synchronizacja orkiestry, zarówno startu jak i wykonania
| nie dotyczy

| 2023-11
a|
* Rozbudowa mechanizmu wykonania oraz synchronizacji
* Wewnętrzne testy
| nie dotyczy

| 2023-12
a|
* Testy synchronizacji utworów MIDI z orkiestrą laptopową Lambda Ensamble
* Rozpoczecie prac nad synchronizacją podgrup
a|
* Opracowanie autorskiego protokołu na podstawie wcześniejszej znajomości biblioteki Ableton/Link

| 2023-01 - 2023-02
a|
* Synchronizacja wykonania utworu audio
* Testy synchronizacji MIDI w ramach podgrup z orkiestrą laptopową Lambda Ensamble
a|
* Implementacja oraz wewnętrzne testy autorskiego protokołu

| 2023-03
a|
* Rozbudowa wizualna interfejsu graficznego
a|
* Testy synchronizacji MIDI z orkiestrą laptopową (orkiestra + podgrupy)
* Implementacja synchronizacji audio
| 2023-04
| nie dotyczy
a|
* Implementacja synchronizacji audio
* Wewnętrzne testy
| 2023-05
| nie dotyczy
a|
* Rozbudowa wizualna interfejsu graficznego
|===

